MODELE DE CALCUL     15589    ELEMENTS  7545  NOEUDS

 MODELE DE CALCUL

ORIGINAL AND DEFORMED STRUCTURE MAGNIFIED 500 TIMES

 0.00E+00
 5.00E+02

COMPOSANTES
VECTEURS

FX  FY  FZ

ORIGINAL AND DEFORMED STRUCTURE MAGNIFIED 500 TIMES

 0.00E+00
 5.00E+02

COMPOSANTES
VECTEURS

FX  FY  FZ

ORIGINAL AND DEFORMED STRUCTURE MAGNIFIED 500 TIMES

 5.00E+02

COMPOSANTES
VECTEURS

FX  FY  FZ

MIRROR FRAME DEFORMATIONS 500 TIMES

 0.00E+00
 5.00E+02

DOWNSTREAM WINDOW :VON MISES STRESSES IN MPA

VAL - ISO
> 7.04E-01
< 1.64E+01
 0.83
  1.6
  2.3
  3.0
  3.8
  4.5
  5.2
  6.0
  6.7
  7.4
  8.2
  8.9
  9.6
  10.
  11.
  12.
  13.
  13.
  14.
  15.
  16.
  16.

AMPLITUDE
DEFORMEE

 0.00E+00

UPSTREAM WINDOW :VON MISES STRESSES IN MPA

VAL - ISO
> 7.48E-01
< 7.60E+00
 0.80
  1.1
  1.4
  1.8
  2.1
  2.4
  2.7
  3.0
  3.4
  3.7
  4.0
  4.3
  4.7
  5.0
  5.3
  5.6
  5.9
  6.3
  6.6
  6.9
  7.2
  7.5

AMPLITUDE
DEFORMEE

 0.00E+00