↑p-x_π=x_Fx

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25 Sϕ sin TA

↑p-x_π=x_Fx

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25 ϕ cos 2 UA

↑p-x_π=x_Fx

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

)_Sϕ +ϕ sin (2 TA

↑p-x_π=x_Fx

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

)_Sϕ -ϕ sin (2 TA