CMθ cos

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 b]μ [_{CM}Ω /dσd

0.02

0.1

0.2 0.3 0.4

E < 20 GeV γ 2 π s=3m

2 π s=5m

2 π s=8m

2 π s=15m

= -2.86 πβ = 3.00, πα - - -